en-gb	Ocelot is a free, open source editor with advanced features for reviewing and correcting translations.

en-gb	It is licensed under LGPL 3.0.

en-gb	It implements the reading, rendering and writing of Internationalization Tag Set 2.0 Localization Quality Issue, Provenance and MT Confidence metadata categories.

en-gb	Ocelot can also be used as a general XLIFF 1.2 or XLIFF 2.0 Editor.
it-it	Ocelot può anche essere utilizzato come editor generale XLIFF 1.2 o XLIFF 3.0.

en-gb	Ocelot reads and writes Language Quality Issue data according to the ITS 2.0/XLIFF 1.2 mapping.
it-it	Ocelot legge e scrive i dati di emissione di qualità lingistica secondo la sua mappatura 2.0/XLIFF 1,2.

en-gb	When a segment is selected in the Segment View, information about that segment appears in the Detail Pane.
it-it	Quando un segmento è selezionato nella Vista segmento, le informazioni su tale segmento vengono visualizzate nel riquadro dettagli.

en-gb	Doc Stats

en-gb	Other ITS